%WIZITEX Version 3.01
{a_0+ { 1}\over{a_1+ { 1}\over{a_2+  {1 }\over{a_3+ {1 }\over{a_4 }  } }  } }
%size,12,80,75,70,100,100,100,100
%spacing,150,150,100,80,25,25,100,100,35,100,100,50,25,100,100,8,200,150,45,40
%style 0,Times-Italic, ,I
%style 1,Times-Roman, , 
%style 2, , , 
%style 3, , , 
%style 4, , , 
%style 5,Times-Roman, , 
%style 6,Times-Roman, , 
%pagesetup,100,100,100
