%WIZITEX Version 3.01
{\int_{\medspace 0}^{\medspace\pi} {x{\LPAREN2^2+x^2\RPAREN}^3 dx} = {1\over 8}\pi^8+2\pi^6 + 12\pi^4 + 32\pi^2}
%size,16,80,65,50,100,100,150,100
%spacing,150,150,100,80,25,25,100,100,35,100,100,50,25,100,100,8,200,150,45,40
%style 0,Times-Italic, ,I
%style 1,Times-Roman, , 
%style 2,SYMBOL, , 
%style 3,SYMBOL, , 
%style 4,SYMBOL, , 
%style 5,Times-Roman, , 
%style 6,Times-Roman, , 
%pagesetup,100,100,100
